0

50

100

150

200

250

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Max Impact Parameter - All tracks Max Impact Parameter - Top20 tracks Max Impact Parameter Significance (S) Num Tracks with SΓ 3.0 Num Tracks with CFT pT Γ 3.0 GeV

Efficiency

Background Rates (in Hz)