0

10

20

30

40

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

4.004 / 4 Constant 39.42 5.445 Mean -0.5042E-01 0.5339E-02 Sigma 0.5478E-01 0.5464E-02

Resolution : 550 microns

Zvertex (found) - Zvertex (closest MC vertex) (cm)

3 int events

Number of events